0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0

1

2

3

4

5

6

7 x 10^{-3}

Zeit t/μs

Strom der Photodiode I PD / mA

I_{PD} ... mit fit: a⋅ e^{- Γ ⋅ t}