\documentclass[11pt,a4paper]{article}

\usepackage[ansinew]{inputenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{german}

\pagestyle{myheadings}
\pagenumbering{arabic}

\setlength{\textwidth}{15cm}
\setlength{\textheight}{22cm}
\setlength{\topmargin}{-1cm}
\setlength{\oddsidemargin}{0,5cm}
\setlength{\parindent}{0cm}
\setlength{\headsep}{1,5cm}


\begin{titlepage}	% Titelseite einrichten
\title{\bf {Zonenplatte}}

\author{
	 Golubkov Andrej\\ Meierhofer Georg\\ \\Betreuer: Dr. Bodil Holst}


\date{\vspace{3cm}	% Datumsfeld einrichten
      \today}

\thispagestyle{empty}	% Die Titelseite soll keine Seitenzahl bekommen...[1]
\end{titlepage}



\begin{document}

\maketitle		% Titelseite erzeugen

\newpage
\setcounter{page}{2}	% [1]... damit die Seitennummern mit der Zahl der Seiten zusammenpasst,
			% beginnt das Inhaltsverzeichnis mit Seitennummer 2


\tableofcontents	% Inhaltsverzeichnis erzeugen

\newpage

\section{Grundlagen}


\section{Versuchsdurchführung}

\subsection{Justierung}

\subsection{Zellencharakteristik für grünes Licht ($\lambda = 545nm$)}


\end{document}